Sweaver (7.x-1.0-alpha2) - en to lt translation catalogue (41 entries)

en: Images
lt: Vaizdai

en: Save configuration
lt: Išsaugoti konfigūraciją

en: Reset to defaults
lt: Atstatyti standartines reikšmes

en: Status
lt: Būsena

en: Prefix
lt: Priešdėlis

en: Suffix
lt: Priesaga

en: Delete
lt: Pašalinti

en: Operations
lt: Veiksmai

en: Type
lt: Tipas

en: Description
lt: Aprašymas

en: Enable
lt: Įjungti

en: Disable
lt: Išjungti

en: Enabled
lt: Įjungta

en: Edit
lt: Redaguoti

en: Weight
lt: Svoris

en: Image
lt: Nuotrauka

en: Parent
lt: Tėvinis

en: Name
lt: Pavadinimas

en: Export
lt: Eksportuoti

en: Save
lt: Saugoti

en: Font
lt: Šriftas

en: View
lt: Peržiūrėti

en: Options
lt: Nustatymai

en: Active
lt: Aktyvus

en: Inactive
lt: Neaktyvus

en: Color
lt: Spalva

en: Exists
lt: Esantys

en: Save settings
lt: Išsaugoti nustatymus

en: Revert
lt: Sugrąžinti

en: Empty
lt: Tuščia

en: Style
lt: Stilius

en: Your settings have been saved.
lt: Nustatymai išsaugoti.

en: Apply
lt: Pritaikyti

en: Select
lt: Pasirinkti

en: Machine name
lt: Mašininis pavadinimas

en: %p is not writeable by the webserver.
lt: %p neįrašoma serverio.

en: An unknown error occured.
lt: Nežinoma klaida.

en: An unknown error occured trying to verify %p is a directory and is writable.
lt: Nežinoma klaida bandant patikrinti ar %p katalogas įrašomas..

en: %p is not a directory or is not readable by the webserver.
lt: %p ne katalogas arba ne skaitomas web serverio.

en: Hide changes
lt: Slėpti pakeitimus

en: Delete style
lt: Ištrinti stilių
