Sweaver (7.x-1.0-alpha2) - en to vi translation catalogue (33 entries)

en: Images
vi: Hình ảnh

en: Save configuration
vi: Lưu cấu hình

en: Reset to defaults
vi: Trả về mặc định

en: Status
vi: Trạng thái

en: Prefix
vi: Tiền tố

en: Suffix
vi: Hậu tố

en: Delete
vi: Xóa

en: Operations
vi: Thao tác

en: Type
vi: Kiểu

en: Description
vi: Mô tả

en: Enable
vi: Bật

en: Disable
vi: Tắt

en: Enabled
vi: Bật

en: Edit
vi: Sửa

en: Weight
vi: Độ nặng

en: Image
vi: Ảnh

en: Parent
vi: Cấp trên

en: Name
vi: Tên

en: Export
vi: Xuất ra

en: Save
vi: Lưu

en: Background
vi: Nền

en: View
vi: Xem

en: Options
vi: Tùy chọn

en: Active
vi: Hoạt động

en: Color
vi: Màu sắc

en: Exists
vi: Tồn tại

en: Save settings
vi: Lưu các thiết lập

en: Revert
vi: Trở lại

en: Empty
vi: Rỗng

en: Apply
vi: Áp dụng

en: %p is not writeable by the webserver.
vi: %p không thể ghi bởi máy chủ web.

en: An unknown error occured.
vi: Xảy ra lỗi không rõ.

en: An unknown error occured trying to verify %p is a directory and is writable.
vi: Lỗi không rõ xảy ra khi thử xác nhận %p là một thư mục và có thể ghi.
