Switch (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Fields
uk: Поля

en: Switch
uk: Перемикати

en: Use field label instead of the "On value" as label
uk: Відображати мітку поля замість значення, котре вказане для "Увімкнено"
