System Status AJAX (7.x-1.0) - en to hy translation catalogue (2 entries)

en: Administration
hy: Ադմինիստրացիա

en: One or more problems were detected with your Drupal installation. Check the <a href="@status">status report</a> for more information.
hy: Հայտնաբերվել են մեկ կամ մի քանի խնդիրներ Ձեր Drupal- տեղադրելիս:Ավել տեղեկությունների համար ստուգեք <a href=\"@status\">կարգավիճակի հաշվետվությունը</a>:
