System Information (7.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (42 entries)

en: Save configuration
target: Lagre innstillinger

en: Content
target: Innhold

en: Group
target: Gruppe

en: Cancel
target: Avbryt

en: On
target: På

en: Version
target: Versjon

en: Weight
target: Vekt

en: Settings
target: Innstillinger

en: Name
target: Navn

en: View
target: Vis

en: Filename
target: Filnavn

en: Modules
target: Moduler

en: Total
target: Totalt

en: n/a
target: &mdash;

en: Active
target: Aktiv

en: Off
target: Av

en: Host
target: Vert

en: Roles
target: Roller

en: Published
target: Publisert

en: Promoted to front page
target: Vis på forsiden

en: Sticky at top of lists
target: Klistret på toppen av lister

en: Nodes
target: Innhold

en: Users
target: Brukere

en: Accounts
target: Kontoer

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: På grunn av feilene er innstillingene ikke blitt lagret.

en: Last run !time ago
target: Sist kjørt for !time siden

en: Blocked
target: Blokkert

en: Permissions
target: Tillatelser

en: Themes
target: Utseendemaler

en: About
target: Om

en: Configuration file
target: Konfigurasjonsfil

en: Install profile
target: Installeringsprofil

en: Web server
target: Webtjener

en: Memory limit
target: Minnegrense

en: IP address
target: IP-adresse

en: 1 node | @count nodes
target[0]: 1 node
target[1]: @count noder

en: 1 account | @count accounts
target[0]: 1 konto
target[1]: @count kontoer

en: Cron maintenance tasks
target: Cron-vedlikeholdsoppgaver

en: Public file system path
target: Sti for offentlig filsystem

en: Private file system path
target: Sti til privat filsystem

en: The phpinfo() function has been disabled for security reasons. To see your server's phpinfo() information, change your PHP settings or contact your server administrator. For more information, <a href="@phpinfo">Enabling and disabling phpinfo()</a> handbook page.
target: Funksjonen phpinfo() er deaktivert av sikkerhetsgrunner. For å se din tjeners phpinfo()-informasjon, må du endre dine PHP-innstillinger eller kontakte administratoren for din tjener. For mer informasjon, les siden <a href="@phpinfo">Enabling and disabling phpinfo()</a> i håndboka.

en: Database system
target: Databasesystem
