System Information (7.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Status
target: Estado

en: Content
target: Conteúdo

en: Group
target: Grupo

en: Cancel
target: Cancelar

en: On
target: Ligado

en: Version
target: Versão

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: View
target: Mostrar

en: Filename
target: Nome do ficheiro

en: Modules
target: Módulos

en: n/a
target: não disponível

en: Active
target: Ativo

en: Off
target: Desligado

en: Host
target: Servidor

en: Roles
target: Grupos de utilizador

en: Published
target: Publicado

en: Promoted to front page
target: Promovido à página principal

en: Sticky at top of lists
target: Destacado no topo das listas

en: Nodes
target: Nós

en: System
target: Sistema

en: Users
target: Utilizadores

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: Os parâmetros não foram guardados porque existem erros.

en: Last run !time ago
target: Executado pela última vez há !time

en: Blocked
target: Bloqueado

en: Schema
target: Esquema

en: Permissions
target: Permissões

en: Themes
target: Temas

en: Server
target: Servidor

en: About
target: Sobre

en: Configuration file
target: Ficheiro de configuração

en: Install profile
target: Perfil de instalação

en: Web server
target: Servidor web

en: Memory limit
target: Limite de memória

en: IP address
target: Endereço de IP

en: System information
target: Informação do sistema

en: Cron maintenance tasks
target: Tarefas de manutenção do cron

en: Public file system path
target: Caminho do sistema de ficheiros público

en: Private file system path
target: Caminho do sistema de ficheiros privado

en: The phpinfo() function has been disabled for security reasons. To see your server's phpinfo() information, change your PHP settings or contact your server administrator. For more information, <a href="@phpinfo">Enabling and disabling phpinfo()</a> handbook page.
target: A função phpinfo() foi desativada por razões de segurança. Para ver a informação do seu server's phpinfo(), altere as definições PHP ou contacte os administradores do servidor. Para mais informações, <a href="@phpinfo">Ativar e desativar phpinfo()</a> página do manual.

en: Database system
target: Sistema de base de dados
