Taxonomy Menu (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Options
target: گزینه‌ها

en: Taxonomy Menu
target: منوی طبقه‌بندی

en: Taxonomy menu
target: منو دسته

en: - Disabled -
target: - غیرفعال -

en: Menu path type
target: نوع مسیر منو

en: Menu location
target: محل منو
