Tcmb (7.x-2.1) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: Enabled
bo: ནུས་ཡོད་བཟོས་ཡོད

en: Not enabled
bo: ནུས་ལྡན་དུ་བཟོས་མེད
