Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to ast translation catalogue (8 entries)

en: enable
ast: activar

en: Status
ast: Estáu

en: Operations
ast: Operaciones

en: disabled
ast: desactiváu

en: Weight
ast: Pesu

en: Created
ast: Fechu

en: configure
ast: configurar

en: Save changes
ast: Guardar cambeos
