Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to cy translation catalogue (8 entries)

en: Status
cy: Statws

en: Operations
cy: Gweithrediad

en: disabled
cy: analluog

en: Weight
cy: Pwysau

en: Total
cy: Cyfanswm

en: Created
cy: Wedi ei greu

en: configure
cy: ffurfweddu

en: Output format
cy: Fformat allbwn
