Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to es translation catalogue (27 entries)

en: enabled
es: activado

en: enable
es: activar

en: Status
es: Estado

en: Operations
es: Operaciones

en: disabled
es: desactivado

en: Weight
es: Peso

en: Created
es: Creado

en: configure
es: configurar

en: Temperature
es: Temperatura

en: SW
es: SO

en: W
es: O

en: NW
es: NO

en: Save changes
es: Guardar cambios

en: SSW
es: SSO

en: WSW
es: OSO

en: WNW
es: ONO

en: NNW
es: NNO

en: Formatted
es: Formateado

en: disable
es: desactivar

en: Output format
es: Formato de salida

en: Toggle
es: Alternar

en: Raw
es: Sin modificar <em>(raw)</em>

en: By name
es: Por nombre

en: Serialized
es: Serializado

en: Weight for @title
es: Peso para @title

en: Rain
es: Lluvia

en: Wind direction
es: Dirección del viento
