Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (38 entries)

en: enabled
hu: engedélyezett

en: enable
hu: engedélyezés

en: Status
hu: Állapot

en: Operations
hu: Műveletek

en: disabled
hu: tiltott

en: Weight
hu: Súly

en: Total
hu: Mindösszesen

en: Created
hu: Létrehozva

en: configure
hu: beállít

en: Temperature
hu: Hőmérséklet

en: N
hu: É

en: NE
hu: ÉK

en: E
hu: K

en: SE
hu: DK

en: S
hu: D

en: SW
hu: DNY

en: W
hu: NY

en: NW
hu: ÉNY

en: Save changes
hu: Változások mentése

en: NNE
hu: É-ÉK

en: ENE
hu: K-ÉK

en: ESE
hu: K-DK

en: SSE
hu: D-DK

en: SSW
hu: D-DNY

en: WSW
hu: NY-DNY

en: WNW
hu: NY-ÉNY

en: NNW
hu: É-ÉNY

en: Formatted
hu: Formázott

en: disable
hu: letiltás

en: Output format
hu: Kimenet formája

en: Toggle
hu: Kapcsolás

en: Raw
hu: Nyers

en: By name
hu: Név szerint

en: Humidity
hu: Páratartalom

en: Serialized
hu: Szerializált

en: Raw data
hu: Nyers adat

en: Weight for @title
hu: @title súlya

en: Rain
hu: Eső
