Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: enabled
target: aktivert

en: enable
target: aktiver

en: Operations
target: Handlinger

en: disabled
target: deaktivert

en: Weight
target: Vekt

en: Total
target: Totalt

en: Created
target: Opprettet

en: configure
target: konfigurer

en: Temperature
target: Temperatur

en: NE
target: NØ

en: E
target: Ø

en: SE
target: SØ

en: SW
target: SV

en: W
target: V

en: NW
target: NV

en: Save changes
target: Lagre endringer

en: NNE
target: NNØ

en: ENE
target: ØNØ

en: ESE
target: ØSØ

en: SSE
target: SSØ

en: SSW
target: SSV

en: WSW
target: VSV

en: WNW
target: VNV

en: NNW
target: NNV

en: disable
target: deaktiver

en: Output format
target: Visningsformat

en: Serialized
target: Serialisert

en: Weight for @title
target: Vekt for @title

en: Temperature unit
target: Temperaturenhet
