Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Operations
target: عمل ها

en: disabled
target: غیرفعال

en: Weight
target: وزن

en: Created
target: ایجاد گردید

en: Output format
target: قالب‌بندی خروجی

en: Weight for @title
target: وزن @title
