Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to ro translation catalogue (21 entries)

en: enabled
ro: activat

en: enable
ro: activare

en: Status
ro: Stare

en: Operations
ro: Operațiuni

en: disabled
ro: dezactivat

en: Weight
ro: Greutate

en: Created
ro: Creat

en: configure
ro: configurează

en: Temperature
ro: Temperatură

en: SW
ro: SV

en: W
ro: V

en: NW
ro: NV

en: Save changes
ro: Salvare schimbări

en: SSW
ro: SSV

en: WSW
ro: VSV

en: WNW
ro: VNV

en: NNW
ro: NNV

en: disable
ro: dezactivare

en: Output format
ro: Formatul de ieșire

en: Serialized
ro: Serializat

en: Weight for @title
ro: Greutate pentru @title
