Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to si translation catalogue (5 entries)

en: enabled
si: සක්‍රීය කලා

en: enable
si: සක්‍රීය කරන්න

en: Status
si: තත්වය

en: Operations
si: මෙහෙයුම්

en: disabled
si: සක්‍රීය නොවන
