Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (15 entries)

en: enabled
ar: مُفَعَّل

en: enable
ar: تفعيل

en: Status
ar: الحالة

en: Operations
ar: عمليات

en: disabled
ar: معطَّل

en: Weight
ar: الوزن

en: Total
ar: المجموع

en: Created
ar: الإنشاء

en: configure
ar: ضبط

en: Save changes
ar: حفظ التغييرات

en: disable
ar: تعطيل

en: Output format
ar: نسق الخروج

en: Raw
ar: سطر

en: Serialized
ar: متسلسل

en: Weight for @title
ar: الوزن لـ @title
