Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (26 entries)

en: enabled
fi: käytössä

en: enable
fi: ota käyttöön

en: Status
fi: Tila

en: Operations
fi: Toimenpiteet

en: disabled
fi: ei käytössä

en: Weight
fi: Paino

en: Total
fi: Yhteensä

en: Created
fi: Luotu

en: configure
fi: Muokkaa

en: Temperature
fi: Lämpötila

en: N
fi: PO

en: NE
fi: KO

en: E
fi: IT

en: SE
fi: KA

en: S
fi: E

en: SW
fi: LO

en: W
fi: LÄ

en: NW
fi: LU

en: Save changes
fi: Tallenna muutokset

en: disable
fi: pois käytöstä

en: Output format
fi: Tulostusmuoto

en: Toggle
fi: Valinta

en: Humidity
fi: Kosteus

en: Serialized
fi: Serialisoitu

en: Weight for @title
fi: Paino kentälle @title

en: Dew point
fi: Kastepiste
