Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to fil translation catalogue (5 entries)

en: Status
fil: Kalagayan

en: Operations
fil: Mga operasyon

en: Weight
fil: Timbang

en: Created
fil: Inilikha

en: configure
fil: ayusin
