Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (13 entries)

en: enabled
hi: सक्रिय

en: enable
hi: सक्षम

en: Status
hi: अवस्था

en: Operations
hi: कार्यवाही

en: disabled
hi: अक्षम

en: Weight
hi: मान

en: Total
hi: कुल

en: Created
hi: निर्मित

en: configure
hi: विन्यास करें

en: Save changes
hi: परिवर्तनों को सुरक्षित करें

en: disable
hi: अक्षम करना

en: Output format
hi: उत्पादन प्रारूप

en: Weight for @title
hi: @title के लिए वजन
