Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to is translation catalogue (11 entries)

en: enabled
is: virkt

en: enable
is: virkja

en: Status
is: Staða

en: Operations
is: Aðgerðir

en: disabled
is: óvirkt

en: Weight
is: Vægi

en: Total
is: Samtals

en: Created
is: Stofnað

en: configure
is: stilla

en: Save changes
is: Vista breytingar

en: disable
is: afvirkja
