Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to kk translation catalogue (8 entries)

en: enabled
kk: қосулы

en: enable
kk: косулы

en: Status
kk: Жағдайы

en: Operations
kk: Операциялар

en: disabled
kk: рұқсат етілмеген

en: Weight
kk: Салмағы

en: Created
kk: Құрылған

en: configure
kk: баптау
