Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to km translation catalogue (10 entries)

en: enable
km: បើក

en: Status
km: ស្ថានភាព

en: Operations
km: ប្រតិបត្តិការ

en: disabled
km: បាន​បិទ

en: Weight
km: ភាព​សំខាន់

en: Created
km: បាន​បង្កើត

en: configure
km: កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ

en: Save changes
km: រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

en: disable
km: បិទ

en: Weight for @title
km: ភាព​សំខាន់​សម្រាប់ @title
