Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to ko translation catalogue (14 entries)

en: enabled
ko: 사용함

en: enable
ko: 사용함

en: Status
ko: 상태

en: Operations
ko: 작업

en: disabled
ko: 사용 안 함

en: Weight
ko: 표시순서

en: Total
ko: 총계

en: Created
ko: 생성 시각

en: configure
ko: 설정하기

en: Save changes
ko: 변경 사항 저장

en: disable
ko: 사용안함

en: Output format
ko: 출력 형식

en: Serialized
ko: 직렬화됨

en: Weight for @title
ko: @title 표시 순서
