Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to ku translation catalogue (11 entries)

en: enabled
ku: چالاکە

en: enable
ku: چالاک کردن

en: Status
ku: ڕەوش

en: Operations
ku: کاره‌کان

en: disabled
ku: کوژاوەتەوە

en: Weight
ku: سەنگ

en: Created
ku: درووستکراوە

en: configure
ku: سازبکە

en: Save changes
ku: پاشەکەوتکردنی گۆڕانکارییەکان

en: disable
ku: ناچالاک بکە

en: Weight for @title
ku: سەنگ بۆ @title
