Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to lt translation catalogue (14 entries)

en: enabled
lt: įjungta

en: enable
lt: įjungti

en: Status
lt: Būsena

en: Operations
lt: Veiksmai

en: disabled
lt: išjungtas

en: Weight
lt: Svoris

en: Total
lt: Iš viso

en: Created
lt: Sukurta

en: configure
lt: konfiguruoti

en: Save changes
lt: Išsaugoti pakeitimus

en: disable
lt: išjungti

en: Output format
lt: Išvedimo formatai

en: Raw
lt: Paprastas

en: Weight for @title
lt: @title svoris
