Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to sl translation catalogue (9 entries)

en: enabled
sl: omogočeno

en: enable
sl: omogoči

en: Status
sl: Stanje

en: Operations
sl: Operacije

en: disabled
sl: onemogočeno

en: Weight
sl: Teža

en: Created
sl: Ustvarjeno

en: configure
sl: nastavi

en: disable
sl: onemogoči
