Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: enable
target: இயலுமைப்படுத்துக

en: Status
target: நிலை

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Weight
target: நிறை

en: configure
target: தகவமைக்குக

en: disable
target: செயலற்றதாக்குக
