Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: enabled
target: 启用

en: enable
target: 启用

en: Status
target: 状态

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 禁用

en: Weight
target: 权重

en: Total
target: 总计

en: Created
target: 已建立

en: configure
target: 配置

en: Temperature
target: 温度

en: N
target: 否

en: Save changes
target: 保存变更

en: Formatted
target: 格式化的

en: disable
target: 禁用

en: Output format
target: 输出格式

en: Serialized
target: 序列化后

en: Weight for @title
target: @title权重
