Telldus Live! sensors (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: enabled
target: 已啟用

en: enable
target: 啟用

en: Status
target: 狀態

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 已關閉

en: Weight
target: 權重

en: Total
target: 總計

en: Created
target: 已建立

en: configure
target: 設定

en: Temperature
target: 溫度

en: Save changes
target: 儲存變更

en: disable
target: 停用

en: Output format
target: 輸出格式

en: Toggle
target: 切換

en: By weight
target: 藉由權重

en: Weight for @title
target: @title 的權重
