Temperature Field (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Fields
target: فیلدها

en: Scale
target: مقیاس

en: node
target: محتوا

en: Select list
target: فهرست انتخاب

en: Unformatted
target: قالب‌بندی نشده

en: Precision
target: دقت

en: About
target: درباره

en: Only numbers are allowed in %field.
target: در %field فقط اعداد مجاز هستند.

en: - Select a value -
target: - یک مقدار را انتخاب کنید -
