Temperature Field (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Fields
target: Campos

en: Scale
target: Escala

en: node
target: nó

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Unformatted
target: Sem formato

en: Precision
target: Precisão

en: About
target: Sobre

en: - Select a value -
target: - Selecione um valor -
