Temperature Field (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Fields
target: Campos

en: Scale
target: Escala

en: Temperature
target: Temperatura

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Unformatted
target: Não formatado

en: Precision
target: Precisão

en: About
target: Sobre

en: Only numbers are allowed in %field.
target: Você só pode digitar números em %field.

en: - Select a value -
target: - Selecione um valor -
