Templist (7.x-1.0-alpha1) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Core
el: Πυρήνας

en: Footer
el: Υποσέλιδο

en: Sidebar
el: Πλευρική ζώνη

en: Main menu
el: Κύριο μενού
