Tenon IO (7.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: None
target: هیچ

en: High
target: زیاد

en: Low
target: کم

en: Count
target: شمارش

en: Medium
target: متوسط

en: Other
target: ساير
