Textimage (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: delete
target: apagar

en: Delete
target: Apagar

en: Operations
target: Operações

en: List
target: Lista

en: Cancel
target: Cancelar

en: Description
target: Descrição

en: Size
target: Tamanho

en: This action cannot be undone.
target: Esta operação não pode ser desfeita.

en: Center
target: Central

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: edit
target: editar

en: Outline
target: Esboço

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Default:
target: Padrão:

en: Preset Name
target: Nome do Preset

en: Font
target: Fonte

en: Default
target: Padrão

en: UPPERCASE
target: MAIÚSCULAS

en: lowercase
target: minúsculas

en: Updated preset %name
target: Atualizar preset %name

en: Summary
target: Resumo

en: Top
target: Superior

en: Path
target: Caminho

en: Bottom
target: Inferior

en: Width
target: Largura

en: Color
target: Cor

en: Not installed
target: Não instalado

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: New
target: Novo

en: Font settings
target: Configurações da fonte

en: The GD library for PHP is missing or outdated. Please check the <a href="@url">PHP image documentation</a> for information on how to correct this.
target: A biblioteca GD para PHP não está instalada ou está desatualizada. Por favor consulte a <a href="@url">documentação do PHP sobre imagens</a> para mais informações sobre como corrigir o defeito.

en: GD library
target: Biblioteca GD

en: Opacity
target: Opacidade

en: Fonts
target: Fontes

en: Maximum width
target: Largura máxima

en: Text settings
target: Opções de texto
