Textimage (7.x-3.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (48 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Cancel
fr: Annuler

en: Size
fr: Taille

en: Scheme
fr: Schéma

en: The configuration options have been saved.
fr: Les options de configuration ont été enregistrées.

en: Center
fr: Centre

en: Outline
fr: Structure

en: Preview
fr: Aperçu

en: Font
fr: Police

en: Default
fr: Par défaut

en: UPPERCASE
fr: MAJUSCULES

en: lowercase
fr: minuscules

en: Uppercase Words
fr: Mots en majuscules

en: Top
fr: Haut

en: Path
fr: Chemin

en: outline
fr: structure

en: Bottom
fr: Bas

en: Width
fr: Largeur

en: Height
fr: Hauteur

en: Media
fr: Média

en: Colors
fr: Couleurs

en: Background color
fr: Couleur d'arrière-plan

en: Color
fr: Couleur

en: Padding
fr: Remplissage

en: Not installed
fr: Non installé

en: Undefined
fr: Indéfini

en: Left
fr: Gauche

en: Right
fr: Droit

en: Font color
fr: Couleur de la police

en: Proceed
fr: Procéder

en: Font settings
fr: Paramètres de police

en: Relative size
fr: Taille relative

en: Case format
fr: Paramètres de la casse

en: Shadow
fr: Ombre

en: Layout settings
fr: Paramètres de mise en page

en: - none -
fr: - aucun -

en: Opacity
fr: Opacité

en: Fonts
fr: Polices de caractères

en: Maximum width
fr: Largeur maximum

en: Text settings
fr: Paramètres du texte

en: Default text
fr: Texte par défaut

en: Background image
fr: Image d'arrière-plan

en: Placement
fr: Emplacement

en: The GD library for PHP is missing or outdated. Check the <a href="@url">PHP image documentation</a> for information on how to correct this.
fr: La librairie GD pour PHP est manquante ou obsolète. Consultez la <a href="@url">documentation PHP concernant les images</a> pour savoir comment corriger cela.

en: Image style
fr: Style d'image

en: Text alignment
fr: Alignement de texte

en: Image style: @style
fr: Style d'image : @style

en: Default font
fr: Police par défaut
