Textimage (7.x-3.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (45 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Disabled
target: Desativado

en: Size
target: Tamanho

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: Center
target: Central

en: Outline
target: Esboço

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Font
target: Fonte

en: Default
target: Padrão

en: UPPERCASE
target: MAIÚSCULAS

en: lowercase
target: minúsculas

en: Top
target: Superior

en: Path
target: Caminho

en: outline
target: esboçar

en: Bottom
target: Inferior

en: Mode
target: Modo

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Media
target: Mídia

en: Colors
target: Cores

en: Background color
target: Cor de fundo

en: Color
target: Cor

en: Not installed
target: Não instalado

en: Position
target: Posição

en: Rotation
target: Rotação

en: Undefined
target: Indefinido

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Font color
target: Cor da fonte

en: Font settings
target: Configurações da fonte

en: Transparent
target: Transparente

en: Clean URLs
target: URLs limpas

en: Shadow
target: Sombra

en: Layout settings
target: Configurações de layout

en: Opacity
target: Opacidade

en: Fonts
target: Fontes

en: Maximum width
target: Largura máxima

en: Maintenance
target: Manutenção

en: Text settings
target: Opções de texto

en: Background image
target: Imagem de fundo

en: Not set
target: Não definido

en: The GD library for PHP is missing or outdated. Check the <a href="@url">PHP image documentation</a> for information on how to correct this.
target: A biblioteca GD para PHP está em falta ou desatualizada. Verifique a <a href="@url">documentação de imagens PHP</a> para informações sobre como corrigir isto.

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: Image style: @style
target: Estilo da imagem: @style
