Tingle.js - Vanilla JS Modal Library (7.x-1.0-alpha0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Version
hi: संस्करण

en: Not installed
hi: स्थापित नहीं

en: Installed
hi: संस्थापित
