Tingle.js - Vanilla JS Modal Library (7.x-1.0-alpha0) - en to ug translation catalogue (2 entries)

en: User interface
ug: ئىشلەتكۈچىلەر كۆزنىكى

en: Not installed
ug: قاچىلانمىغان
