Transliteration Title Field (7.x-1.0-alpha1) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: Default
hy: Լռելյայն

en: Plain text
hy: Պարզ տեքստ

en: Size of textfield
hy: Տեքստային դաշտի չափը
