TTR Configurable Widget (7.x-1.0) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: View type
gl: Ver tipo

en: Random
gl: Aleatorio

en: Select list
gl: Lista de selección

en: Check boxes/radio buttons
gl: Caixas de comprobación/Botóns de selección
