TTR Configurable Widget (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: View type
vi: Kiểu View

en: Random
vi: Ngẫu nhiên

en: Select list
vi: Danh sách chọn

en: Check boxes/radio buttons
vi: Các hộp kiểm/hộp chọn
