Twitter Block (7.x-1.0) - en to cs translation catalogue (3 entries)

en: Enabled
cs: Zapnuto

en: Not found
cs: Nenalezeno

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
cs: Testovací framework nelze nainstalovat, jelikož PHP knihovna <a href="@curl_url">cURL</a> není dostupná.
