Twitter Block (7.x-1.0) - en to es translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
es: Activado

en: Not found
es: No encontrado

en: Miscellaneous
es: Miscelánea

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
es: El entorno de pruebas no se pudo instalar debido a que la biblioteca PHP <a href="@curl_url">cURL</a> no está disponible.
