Twitter Block (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
hu: Engedélyezett

en: Not found
hu: Nem található

en: Miscellaneous
hu: Egyéb

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
hu: A tesztelési keretrendszer nem telepíthető, mert a PHP <a href="@curl_url">cURL</a> könyvtára nem érhető el.
