Twitter Block (7.x-1.0) - en to it translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
it: Attivato

en: Not found
it: Non trovato

en: Miscellaneous
it: Miscellanea

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
it: Il framework di test non può essere installato perché la libreria PHP <a href="@curl_url">cURL</a> non è disponibile.
