Twitter Block (7.x-1.0) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
pl: Włączone

en: Not found
pl: Nie znaleziono

en: Miscellaneous
pl: Inne

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
pl: Model testowania nie może być zainstalowany ponieważ nie jest dostępna biblioteka PHP <a href="@curl_url">cURL</a>.
