Twitter Block (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
target: Habilitado

en: Not found
target: Não encontrado

en: Miscellaneous
target: Variados

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
target: O framework de testes não pôde ser instalado por que a biblioteca <a href="@curl_url">cURL</a> do PHP não está disponível.
