Twitter Block (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
vi: Bật

en: Not found
vi: Không tìm thấy

en: Miscellaneous
vi: Linh tinh

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
vi: Nền tảng kiểm thử không thể được cài đặt bởi vì thư viện PHP <a href="@curl_url">cURL</a> không có.
